Werktekening A2
(420 x 594 mm)
Gebruik dit documument als basis laag in uw opmaakprogramma.
Verwijder deze tekening bij het DEF maken van uw hoge resolutie PDF.

Aflopend formaat A2 (426 x 600 mm)
Zorg dat uw vlakken en afbeeldingen doorlopen tot deze rand.
Dit zorgt ervoor dat uw drukwerk netjes gesneden kan worden en dat er geen witte rand ontstaat.

Originele document formaat A2 (420 x 594 mm)
Dit is het originele document formaat.

Veilige afstand 10 mm
Blijf met de tekst en belangrijke afbeeldingen minimaal 10 mm binnen de snijlijn.
Hiermee voorkomt u dat deze afgesneden kan worden of weg kan vallen in de kliklijst.

596 mm

600 mm

426 mm

420 mm