Werktekening ABRI
(1189 x 1750 mm)
Gebruik dit documument als basis laag in uw opmaakprogramma.
Verwijder deze tekening bij het DEF maken van uw hoge resolutie PDF.

Aflopend formaat ABRI (1195 x 1756 mm)
Zorg dat uw vlakken en afbeeldingen doorlopen tot deze rand.
Dit zorgt ervoor dat uw drukwerk netjes gesneden kan worden en dat er geen witte rand ontstaat.

Originele document formaat ABRI (1189 x 1756 mm)
Dit is het originele document formaat.

Veilige afstand 10 mm
Blijf met de tekst en belangrijke afbeeldingen minimaal 10 mm binnen de snijlijn.
Hiermee voorkomt u dat deze afgesneden kan worden of weg kan vallen in de kliklijst.

1750 mm

1756 mm

1195 mm

1189 mm