Werktekening B1
(700 x 1000 mm)
Gebruik dit documument als basis laag in uw opmaakprogramma.
Verwijder deze tekening bij het DEF maken van uw hoge resolutie PDF.

Aflopend formaat B1 (706 x 1006 mm)
Zorg dat uw vlakken en afbeeldingen doorlopen tot deze rand.
Dit zorgt ervoor dat uw drukwerk netjes gesneden kan worden en dat er geen witte rand ontstaat.

Originele document formaat B1 (700 x 1000 mm)
Dit is het originele document formaat.

Veilige afstand  10 mm
Blijf met de tekst en belangrijke afbeeldingen minimaal 10 mm binnen de snijlijn.
Hiermee voorkomt u dat deze afgesneden kan worden of weg kan vallen in de kliklijst.

1000 mm

1006 mm

706 mm

700 mm