Werktekening B2
(500 x 700 mm)
Gebruik dit documument als basis laag in uw opmaakprogramma.
Verwijder deze tekening bij het DEF maken van uw hoge resolutie PDF.

Aflopend formaat B2 (506 x 706 mm)
Zorg dat uw vlakken en afbeeldingen doorlopen tot deze rand.
Dit zorgt ervoor dat uw drukwerk netjes gesneden kan worden en dat er geen witte rand ontstaat.

Originele document formaat B2 (506 x 706 mm)
Dit is het originele document formaat.

Veilige afstand  10 mm
Blijf met de tekst en belangrijke afbeeldingen minimaal 10 mm binnen de snijlijn.
Hiermee voorkomt u dat deze afgesneden kan worden of weg kan vallen in de kliklijst.

700 mm

706 mm

506 mm

500 mm