Werktekening Roll-Up Banner
(600 x 2000 mm)
Gebruik dit documument als basis laag in uw opmaakprogramma.
Verwijder deze tekening bij het DEF maken van uw hoge resolutie PDF.

Aflopend formaat Roll-up Banner (610 x 2010 mm)
Zorg dat uw vlakken en afbeeldingen doorlopen tot deze rand.
Dit zorgt ervoor dat uw drukwerk netjes gesneden kan worden en dat er geen witte rand ontstaat.

Originele document formaat Roll-up Banner (600 x 2000 mm)
Dit is het originele document formaat.

Veilige afstand 5 mm
Blijf met de tekst en belangrijke afbeeldingen minimaal 5 mm binnen de snijlijn.
Hiermee voorkomt u dat deze afgesneden kan worden.
De afstand voor de onderzijde is 100 mm (gedeelte verdwijnt in de cassette)

2000 mm

2010 mm

610 mm

600 mm