Werktekening
Roll-Up Banner
(A4 212 x 317 mm)
Gebruik dit documument als basis laag in uw opmaakprogramma.
Verwijder deze tekening bij het DEF maken van uw hoge resolutie PDF.

317 mm

327 mm

Aflopend formaat Roll-up Banner (222 x 327 mm)
Zorg dat uw vlakken en afbeeldingen doorlopen tot deze rand.
Dit zorgt ervoor dat uw drukwerk netjes gesneden kan worden en dat er geen witte rand ontstaat.

Originele document formaat Roll-up Banner (212 x 317 mm)
Dit is het originele document formaat.

Veilige afstand 5 mm
Blijf met de tekst en belangrijke afbeeldingen minimaal 5 mm binnen de snijlijn.
Hiermee voorkomt u dat deze afgesneden kan worden.
De afstand voor de onderzijde is 20 mm (gedeelte verdwijnt in de cassette)

212 mm

222 mm